Introduction
This help system contains reference information for UtilKit DLUL Meter Free!

UtilKit Help System Version: 0.1

http://www.utilkit.com


What is UtilKit DLUL Meter Pro
56k, ADSL, Cable, T1, T3. What do all of these numbers mean? Everyone talks so freely about how fast connect to the Internet. Obvioulsy, the higher the number, the faster the connection. But are you really connected at this speed? Not necessarily. This is the connection speed to your ISP. Your download speeds may be different, depending on Internet traffic, and time of day. How can you know for sure what speed you are downloading at?

Also, there are many reasons why you might want to monitor your network activity. Watching your data transfer rates can be very enlightening as you download a web page, email, or a software application. This will give you a much better idea of how long  the operation will take. It will also let you know how efficient your Internet connection is.

This is where UtilKit DLUL Meter Free can be very useful. UtilKit DLUL Meter Free is a handy utility that  does many things, the most notable being:

•	Monitors transfer rates by showing you a graphic or text display.

•	Allows you to keep track of how much you have transferred  over a given period of time. and more...

•	The display can be in the form of a graph. The graph is updated in real-time (you can customize how often the graph is updated). This allows you to see how consistent your connection is.  You can also see quickly if your download is stalled.

•	UtilKit DLUL Meter Freehas many ways that you can customize the interface.  You can choose how often the displays are updated. You can also choose to have a sound play when your transfers get below a certain speed, or each time another xxxx bytes of data is transferred.

•	One other way that you can use UtilKit DLUL Meter Pro, is to see how often transfers are taking place without your knowledge. For instance, if you are connected, but not visiting any web sites, then there should be very minimal activity. Maybe your email program is checking for mail, but the transfer for this is almost 0. If there is extensive activity, then there may be a a site that is trying to access your computer, or you are being forced to download something. This program gives you more control over your transfers.

•	It can help you identify possible sources of network problems, ensure that you don’t exceed the bandwidth limits specified by your ISP, or track down suspicious network activity characteristic of Trojan horses and hacker attacks. The program allows you to monitor all your network connections or a specific network connection (such as Ethernet or PPP) only.

•	It can also automatically disconnect all dial-up connections and shut down the system.

•	The incoming and outgoing traffic is represented on a line chart and logged , so that you can always view statistics about your daily, weekly and monthly bandwidth usage and dial-up duration.

and more...


Main Window
1.Scale Bar

It allows you to see the levels of pulses in UtilKit DLUL Meter FreeGraphic Screen.

If the Scale Bar is not seen on the main screen, probably the reason is that the standard is changed from the settings menu. To activate it on the main screen again,you must check the 'Scale Active' box from the settings menu ( Settings-> Graph Other).

2.Graph Window

The section that shows you the traffic of your connection in graphical way at real time. Every data package covers one pulse and this pulse is drawn in the shape of a bar on the graphic screen.

3.Text Window

The section where you can see the data as text.

 To hide main window,double-click on main window.


Main Menu
Don't you know how to open UtilKit DLUL Meter Free main menu? Just right click anywhere on the main window

1.DL-UL Statistics

This section opens the DL-UL Statistics window. It is the window where you can find detailed information about your connection and is composed of 5 parts; Info , Daily , Weekly , Monthly , Bandwidth.

2.Connection Statistics

This is similar with DL-UL Statistics window just select specific device for get information about this device.

3.Connection Sources

You can select - deselect devices you want to monitor by using this menu.

4.Log Viewer

Open UtilKit DLUL Meter FreeLog Viewer window.

5.Graph Options

•	Always on Top
This section makes the UtilKit DLUL Meter Freemain window seen in front of other windows.

•	Show / Hide Graph
This sections hides or shows the UtilKit DLUL Meter Freemain window on your desktop.

•	Graphic
Only graphic part is seen on the main screen.

•	Text
Only text part is seen on the main screen.

•	Graphic&Text
Both graphic and numeric parts are seen on the main screen.

•	Clear Graph
This section cleans the UtilKit DLUL Meter Freegraphic screen and the pulses on histogram icon.

6.Graph Transparency Options

This section turns the main screen into a transparent window. So that the screen takes up less place on your desktop.

•	Windows XP Style
To use this option,you must use Windows 2000,Windows XP or a higher version. This option makes the main screen by using the  option provided by Windows2000/XP. You may turn on/off this option by Ctrl+Alt+D buttons This style does not work on the operating systems below Windows 2000 and WindowsXP. You may use both of the transparent styles at the same time!

•	Custom UtilKit DLUL Meter FreeStyle
When this option is selected,only graphical pulses and the frame that cover them can be seen. All of other object become transparent. You may turn on/off this option by Ctrl+Alt+F buttons This style is active only when the graphic screen is on. On the other hand,when only numeric screen is on,this option is automatically disabled.

•	Ghost Mode
When this option is selected main window completely transparent try and see this useful option.

7.Settings

This section opens the window where you can specify UtilKit DLUL Meter Freesettings.

8.Help

You may reach this help pages,support service(for questions,suggestions or bug reports), UtilKit DLUL Meter Freeweb pages.

9.Exit

This section closes the UtilKit DLUL Meter Pro.


Info
1.IP Address

Shows your current IP address.

2.Copy

Copies your IP address so that you can easily paste it anywhere you want. When you right-click on copy button,your IP is automatically copied to clipboard and connection info screen closes.

Also,by pushing Ctrl+Shift+Q buttons at the same time, you can copy your IP to clipboard.

3.Max DL Rate

Shows the maximum download speed of your connection.

4.Max UL Rate

Shows the maximum upload speed of your connection.

5.Total DL

Shows the amount of bytes you've downloaded from the date and hour you've stated.

6.Total UL

Shows the amount of bytes you've uploaded from the date and hour you've have stated.

7.Total DL & UL

Shows the sum of the amounts of bytes you've downloaded and uploaded from

the date and hour you've stated.

8.Reset

Resets all infos (except IP) in the section of connection info.


Daily
1.Max DL Rate

Shows the maximum download speed of your connection.

2.Max UL Rate

Shows the maximum upload speed of your connection.

3.Total DL

Shows the amount of bytes you've downloaded that day.

4.Total UL

Shows the amount of bytes you've uploaded that day.

5.Total DL & UL

Shows the sum of the amounts of bytes you've downloaded and uploaded that day.


Weekly
1.Max DL Rate

Shows the maximum download speed of your connection.

2.Max UL Rate

Shows the maximum upload speed of your connection.

3.Total DL

Shows the amount of bytes you've downloaded that week.

4.Total UL

Shows the amount of bytes you've uploaded that week.

5.Total DL & UL

Shows the sum of the amounts of bytes you've downloaded and uploaded that week.


Monthly
1.Max DL Rate

Shows the maximum download speed of your connection.

2.Max UL Rate

Shows the maximum upload speed of your connection.

3.Total DL

Shows the amount of bytes you've downloaded that month.

4.Total UL

Shows the amount of bytes you've uploaded that month.

5.Total DL & UL

Shows the sum of the amounts of bytes you've downloaded and uploaded that month.


Bandwidth
 If bandwidth is important for you,you must visit this section. Normally this section is disabled. You may change the bandwidth settings from

1.Bandwidth Limit

You can see the total bandwidth you've stated.

2.Bandwidth Type

You can state the time limit of the bandwidth you had stated.(Daily/Weekly/Monthly)

3.Current Total DL

Shows the amount of bytes you've downloaded according to Bandwidth Type.
If the color of this part is silver,it's disabled.
Your bandwidth is inactive.If the color is green,bandwith is active.

4.Current Total UL

Shows the amount of bytes you've uploaded according to Bandwidth Type.
If the color of this part is silver,it's disabled.
Your bandwidth is inactive.If the color is green,bandwith is active.

5.Bandwidth Left

The bandwidth limit you've stated from 'Settings->Bandwidth Alerts' shows you remaining amount of bandwidth according to Bandwidth Type.

If Current DL/UL is no active,you cannot use calculation of Bandwidth Left.
If the color of this part is red,it means that you've exceeded your bandwidth limit.

6.Bandwidth Alert Activated

If bandwidth alert showed to user this box is checked.

7.Set Bandwidth Limit

Opens the settings window for change bandwidth limit.


Graph
1.Save as bitmap

Save graph as a windows bitmap file.

2.Copy to clipboard

Copy graph to windows clipboard.

3.Print

Print graph using your printer.

4.Previous Page

Go to previous page.

5.Next Page

Go to next page.


Export
1.Select Export Type

First of all you have to select your export format.

2.View Only

If you don't want to save your log to disk or you want to just preview, select this option.

3.Export to file

Export your logs to disk.

4.Export

Start export job.


Filter
1.Begin Date

Select begin date.

2.End Date

Select end date.

3.Filter

Filter log datas between begin date and end date.


General
1.Main Window Screen Docking

When the window of UtilKit DLUL Meter Freeis drawn near any of the corners of your desktop,it fits itself in the corner. So that you can easily drag the window to corners.

2.Start icon mode

When you run UtilKit DLUL Meter Pro, the main window does not appear. The program starts as a tray icon at the bottom-right corner of your screen.

3.Show Hints

You can turn on/off the little boxes that helps you.

4.Auto start with Windows

UtilKit DLUL Meter Freeautomatically starts as Windows is started.

5.Copy my Ip address to clipboard when UtilKit DLUL Meter Free start

As UtilKit DLUL Meter Freeis started,it copies IP adress to windows clipboard.

6.Transparent Ratio

You can define the rate of transparency of Windows XP Style. The transparency rate changes from 10% to 90%.

7.Smart Mode

If you mouse pointer is on UtilKit DLUL Meter Pro, transparency automatically becomes off and you can easily see graphical and numerical values. As you move your pointer out of the main screen,transparency automatically becomes on.

8.Average

If you want to see the average values instead of real time values,you can define the time limit that will be
used to calculate the avarage.

 Let's define the time for 5 seconds and the amount of bytes we've downloaded during 5 seconds are 10kb,7kb,3kb,10kb,5kb.The sum of these values are 35kb and the avarage of them(for 5 seconds) is 7.

35/5=7.The average download is shown as 7kb on the numeric screen.


Graph Colors
1.Download

This part allows you to change the color of the download lines on UtilKit DLUL Meter FreeGraphic Screen.

2.Download Light

If the option '3D Pulses'(from graphic others section) is active,you can choose the second color of download lines on UtilKit DLUL Meter Free Graphic Screen.

 We suggest you to choose lighter tones of the main color.

3.Download Shadow

If the option '3D Pulses'(from graphics other section) is active,you can choose the shadow color of the download lines on UtilKit DLUL Meter FreeGraphic Screen.

 The darker tones you choose the better results you get.

4.Upload

This part allows you to change the color of the upload lines on UtilKit DLUL Meter Free Graphic Lines.

5.Upload Light

If the option '3D Pulses'(from graphic others section) is active,you can choose the second color of upload lines on UtilKit DLUL Meter FreeGraphic Screen.

 We suggest you to choose lighter tones of the main color.

6.Upload Shadow

If the option '3D Pulses'(from graphics other section) is active,you can choose the shadow color of the upload lines on UtilKit DLUL Meter FreeGraphic Screen.

 The darker tones you choose the better results you get.

7.Background

Changes the background color of UtilKit DLUL Meter FreeGraphic Screen.

8.Border

Changes the border color of UtilKit DLUL Meter FreeGraphic Screen.

 You must change the settings from Graph Other Section to change the border width.

9.Normal Icon

Tray icon of UtilKit DLUL Meter Freeis shown as statically stated 4 different icons.

10.Change UtilKit DLUL Meter FreeNormal Icon

Reads UtilKit DLUL Meter FreeTray Icon from a file so that you can create your own UtilKit DLUL Meter Freetray icon!

It's enough to click on icon pics and choose the icon you want to use.
The icon file must be a 16 pixels in height,64 pixels in width and 16 colored bitmap image.
Every icon must be placed side by side (16x16) in this bitmap file. For the icons,UtilKit DLUL Meter Freeknows the transparent color as "Red:255 Green:0 Blue:255".

The pixels havings these colors are not shown  as tray icons. Besides,we offer you almost 30 icon themes with UtilKit DLUL Meter Pro. These themes are found in 'icons' folder in the folder you install UtilKit DLUL Meter Pro.

You can choose the one of them and use it. It's your choice!

11.Histogram Icon

This icon is rendered real time. It's a little copy of UtilKit DLUL Meter FreeGraphic Screen;but it can only give you information about conduct of your connection.It's composed of 2 parts.
The top part shows the download traffic and the bottom part shows the upload traffic.

12.Smart Mode

When main window is visible, Normal icon will be show at taskbar. If main window is not visible, histogram icon will be show.

13.Histogram Icon Reciving Color

States the color of the pulses found in the download section on the Histogram Icon.

14.Histogram Icon Sending Color

States the color of the pulses found in the upload section on the Histogram Icon.


Graph Grids
1.Vertical Grids Visible

If active,Vertical Grids on UtilKit DLUL Meter FreeGraphic Screen are visible.

2.Line Style

States the style of the line that will be drawn on Graphic Screen.

There are 5 styles:Solid,Dash,Dot,Dashdot,DashDotDot.

3.Line Space

States the space between two lines.

4.Color

States the color of the lines.

5.Horizontal Grids Visible

If active,Horizontal Grids on UtilKit DLUL Meter FreeGraphic Screen are visible.

6. Line Style

States the space between two lines.

7.Line Space

States the color of the lines.


Graph Other
1.Bevel Inner

Allows you to choose the style of bevel inner on UtilKit DLUL Meter FreeGraphic Screen.
There are 4 branches:Lowered,None,Raised,Space.

2.Bevel Outer

Allows you to choose the style of bevel outer on UtilKit DLUL Meter FreeGraphic Screen.
There are 4 branches:Lowered,None,Raised,Space.

3.Bevel Width

Allows you to adjust bevel width of UtilKit DLUL Meter FreeGraphic Screen.

4.Border

Allows you to adjust border width of UtilKit DLUL Meter FreeGraphic Screen.

5.Zero Based

Normally,download and upload pulses are drawn towards the same direction.However,when 'Zero Based' is active,download pulses are drawn upwards whereas upload pulses are drawn downwards.

6.Scale Active

Makes the Scale Bar of UtilKit DLUL Meter FreeGraphic Screen active.

7.3D Pulses

Allows you to see the pulses on UtilKit DLUL Meter FreeGraphic Screen in 3D.
To see a pulse in 3D,the value of pulse width must be at least 3 or the pulses will be shown in 2D although the option '3D Pulses' is active.

8.Pulse Space

Allows you to adjust the amount of space between two pulses.

9.Pulse Width

Allows you to adjust the width of a pulse.

10.Graph Scale

11.Custom Speed


Text Color
1.Font

Shows the font face of the textscreen.

2.Font Color

Shows the color of the font of the text screen.

3.Font Background Color

Shows the background color of text screen.


Text Other
1.Current Download and Upload

Shows the values of current downloads and uploads on numeric screen.

2.Average Download and Upload

Shows the values of avarage downloads and uploads.

You can adjust avarage values from general section.

3.Max Values

Shows the maximum values of downloads and uploads on numeric screen.

'Windows Titles' is the handle at the top of the window. UtilKit DLUL Meter Freeautomatically writes the values you had chosen and so the values are always visible.

4.Do not post any values to windows titles

Prevents writing of values to windows titles.

5.Post above values to all windows titles

Writes the values to all of the windows titles.

6.Post only top most window title

Writes the values only to active windows titles.

7.Post above values only defined window titles

Writes the values only to defined windows titles.

8.Define

If 'Post above values only defined window titles' is selected,define button is active.
It opens a new window to define window titles .By this window,you define the windows titles that will be used for showing the values.

9.Kilobytes

Adjusts UtilKit DLUL Meter Freevalue units as kilobytes.

10.Kilobits

Adjusts UtilKit DLUL Meter Provalue units as kilobits.


Administrator
1.Description

This section turns the entrance and exit from UtilKit DLUL Meter Freesettings section into a password-needed area;so that nobody else  except you can reach and adjust settings.

2.How to assign a pass to UtilKit DLUL Meter Pro

Write your password to the password area and to verify pass(to check your password).

Then click lock button.

Passwords are sensitive to capital letters.

3.Open Button

When you assign a pass to UtilKit DLUL Meter Pro, the lock button turns into open button.

4 Using UtilKit DLUL Meter Freewith password

After you assign a pass,close the settings screen and try to open it up again.You'll see security screen.

To reach settings  screen again,you must write in your pass.If the pass is true,UtilKit DLUL Meter Freewill certify It and the settings panel will be opened automatically.

5.Removing the UtilKit DLUL Meter Freepassword

Password will be removed as you write your pass in to the password section from the
Setting->Administrator panel and click the open button.


Interfaces
1.Network Interfaces for monitor

There may be more than one interface found on your system. If so,you may choose the one which you want to use by activating the box next to it. Normally,all boxes are activated.

Only selected interfaces are monitored. If you don't select one, UtilKit DLUL Meter Freewill not measure anything.

2.Select All

Selects all/none of the interfaces.

3.Mac Address

Shows the mac address of the interface you've selected.

4.Speed

Shows the speed of the interface you've selected.

5.MTU

Show the MTU values of the interface you've selected. For a fast connection,MTU interfaces must be optimized.You may optimize all of the interfaces found in you computer from Speed Up Section.


Bandwidth Alerts
In this section,you may adjust alerts that will be shown when you exceed the limit you had defined.

•	Think that your monthly bandwidth is 5GB. At this point,by using this section,your computer could be closed or a alert could beep according to your selection when you exceed the limit.

1.Bandwidth Alerts

Enables/Disables bandwidth alerts.

2.Monthly periods starts on

Defines the date when the monthly period starts on.

3.Weekly period starts on

Defines the date when the weekly period starts on.
Although bandwidth alert is disabled,date of start of monthly and weekly periods are processed by the reference from 2,3 options.

4.Alerts More Than

According to the 5th option,you must write in a value (KB,MB,GB).

5.Mesasure Unit

It can be defined as KB, MB or GB and defines the measure unit of 4th option.

6.Downloaded

If active,the options 4,5 and 8 are taken as reference(ex:10GB download a month) and when these values are exceeded,an action is done according to the 13th option. The color of Current Total DL from DL-UL Statistics->Bandwidth is green when this option is active and is silver when this option is inactive.

7.Uploaded

If active,the options 4,5 and 8 are taken as reference(ex:10GB upload a month) and when  these values are exceeded,an action is done according to the 13th option. The color of Current Total UL from DL-UL Statistics->Bandwidth is green when this option is active and is silver when this option is inactive.

If both downloaded and uploaded are active,the options 4,5 and 8 are taken as reference due to the sum of these  values (ex:10GB download a month) and when these values are exceeded, an action is done according to the option .

8.Time

Defines the time unit that bandwidth will use.

9.Play

If you want a .wav file to warn you when the bandwidth is exceeded,this option must be activated.

10.Play File

The file that will be played when bandwidth exceeds.

11.Open File

Opens a dialog box to find out the path to the .wav file that will be played for warning.

12.Test Wav

Plays the file for test.

13.Defines the action

That will be done when bandwidth is exceeded. There are 3 kinds of actions:

No Action:There's no action;but if active,sounds is played.
Shutdown Computer:Turns the computer off when bandwidth is exceeded.
Display Message:Shows the text you've written when bandwidth is exceeded.

14.

This option is visible if display message is active from actions and this gives you the place to write the alert message.


Reset Settings
1.General

Resets the general settings.

2.Graph Colors

Resets the graph color settings.

3.Graph Grids

Resets the graph grids settings.

4.Graph Others

Resets the graph other settings.

5.Text Color

Resets the text color settings.

6.Text Other

Resets the text other settings.

7.Bandwidth Alerts

Resets the bandwidth alerts settings.

8.Notifications

Resets the notifications settings.

9.Other

Resets the other settings.

10.Daily Bandwidth

Resets the infos of daily bandwidth.

11.Weekly Bandwidth

Resets the infos of weekly bandwidth.

12.Monthly Bandwidth

Resets the infos of monthly bandwidth.

13.Select/Unselect All

Makes all of the options selected/unselected.

14.Reset Selected Settings

Turns the selected options into default settings.


System Requirements
Operating System: UtilKit Net Tools will operate on Windows NT 4, Windows 2000 or Windows XP.  Windows 95, 98 and Me are not supported.

Internet Explorer: Internet Explorer 6.0 or higher is required.  The required version of Internet Explorer (currently) comes pre-installed on Windows XP and is available for free download for the other supported operating systems.


License Agreement
NOTICE TO ALL USERS

Carefully read the following legal agreement ("agreement"),

which sets forth license terms for UtilKit DLUL Meter Free INSTALLING

UtilKit DLUL Meter Free, YOU (EITHER AN INDIVIDUAL OR A SINGLE ENTITY)

CONSENT TO BE BOUND BY AND BECOME A PARTY TO THIS AGREEMENT.

If someone else uses a copy of UtilKit DLUL Meter Free installed by you,

he or she may do so only subject to all conditions, obligations

and limits described in this Agreement.

COPYRIGHT AND TITLE

UtilKit DLUL Meter Free is protected by United States copyright laws

and international treaty provisions. UtilKit DLUL Meter Free and its

suppliers own and retain all right, title and interest in

and to UtilKit DLUL Meter Free, including all copyrights, patents,

trade secret rights, trademarks and other intellectual property

rights therein. You acknowledge that your possession,

installation, or use of UtilKit DLUL Meter Free does not transfer to

you any title to the intellectual property in UtilKit DLUL Meter Free,

and that you will not acquire any rights to UtilKit DLUL Meter Free

except as expressly set forth in this Agreement. You agree

that any copies of UtilKit DLUL Meter Free and Documentation will

contain the same proprietary notices that appear on and in

UtilKit DLUL Meter Free and Documentation.

DISTRIBUTION

UtilKit DLUL Meter Free is made available for downloading for use by

end users according to this License Agreement. The unmodified

distribution archive of UtilKit DLUL Meter Free may be offered for

evaluation purposes via download from any Internet web site,

BBS or any other online or offline media, provided that no

charge is made except for the media upon which it is

distributed or the bandwidth utilized. Anyone offering the

unmodified distribution archive must also take reasonable

precaution to insure they are distributing the latest version

of the program as available from the www.utilkit.com

web site. UtilKit Inc,  reserve the right to revoke

distribution rights from anyone at any time without cause.

RESTRICTIONS

You may not rent, lease, loan or sell UtilKit DLUL Meter Free.

You may not permit third parties to benefit from the use

or functionality of UtilKit DLUL Meter Free via a timesharing,

service bureau or other arrangement. You may not transfer

any of the rights granted to you under this Agreement.

You may not reverse engineer, decompile, or disassemble

UtilKit DLUL Meter Free, except to the extent that the foregoing

restriction is expressly prohibited by applicable law.

You may not modify, or create derivative works based upon,

UtilKit DLUL Meter Free in whole or in part. You may not copy

UtilKit DLUL Meter Free  or Documentation except as expressly

permitted above. You may not remove any  proprietary

notices or labels on UtilKit DLUL Meter Free.

TERMINATION

This License is effective until terminated. You may

terminate this License at any time by destroying UtilKit DLUL Meter Free,

and all  copies thereof. This License will be construed as

terminated immediately and without notice from UtilKit Inc,

if you fail to comply with any provision of this License. If

this license is terminated for any reason, you must destroy

UtilKit DLUL Meter Free and all copies thereof.

EXPORT CONTROLS

You may not download or otherwise export or reexport

the Software or any underlying information or technology

except in full compliance with all laws of the United States

and other applicable laws and regulations.

GOVERNING LAW

This license will be governed by the laws of the state of

Oregon and United States federal law as they are applied to

agreements between United States residents entered into and

to be performed entirely within the United States. The United

Nations Convention on Contracts for the International

Sale of Goods is specifically disclaimed.

DISCLAIMER OF WARRANTY

UtilKit DLUL Meter Free AND THE ACCOMPANYING FILES ARE SOLD "AS IS"

AND WITHOUT WARRANTIES  AS TO PERFORMANCE OF

MERCHANTABILITY, FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE, OR ANY

OTHER WARRANTIES EXPRESSED OR IMPLIED. SOME JURISDICTIONS

DO NOT ALLOW THE EXCLUSION OF IMPLIED WARRANTIES OR

LIMITATIONS ON HOW LONG AN IMPLIED WARRANTY MAY LAST,

OR THE EXCLUSION OR LIMITATIONOF INCIDENTAL OR

CONSEQUENTIAL DAMAGES,SO THE ABOVE LIMITATIONS OR

EXCLUSIONS MAY NOT APPLY TO YOU. THIS WARRANTY GIVES YOU

SPECIFIC LEGAL RIGHTS AND YOU MAY ALSO HAVE OTHER

RIGHTS WHICH VARY FROM JURISDICTION TO JURISDICTION.

NO LIABILITY FOR CONSEQUENTIAL DAMAGES

IN NO EVENT SHALL UtilKit Inc,  OR ITS SUPPLIERS BE LIABLE

TO YOU FOR ANY CONSEQUENTIAL, SPECIAL, INCIDENTAL OR INDIRECT

DAMAGES OF ANY KIND ARISING OUTOF THE DELIVERY, PERFORMANCE OR

USE OF, OR INABILITY TO USE, UtilKit DLUL Meter Free, EVEN IF

UtilKit Inc,  HAVE BEEN ADVISED OF THE POSSIBILITY OF

SUCH DAMAGES. IN NO EVENT WILL UtilKit Inc, ' LIABILITY

FOR ANY CLAIM, WHETHER IN CONTRACT, TORT OR ANY OTHER THEORY

OF LIABILITY, EXCEED THE LICENSE FEE PAID BY YOU, IF ANY.

HIGH RISK ACTIVITIES

UtilKit DLUL Meter Free IS NOT FAULT-TOLERANT AND IS NOT DESIGNED

OR INTENDED FOR USE IN HAZARDOUS ENVIRONMENTS REQUIRING

FAIL-SAFE PERFORMANCE, INCLUDING WITHOUT LIMITATION,

IN THE OPERATION OF NUCLEAR FACILITIES, AIRCRAFT NAVIGATION

OR COMMUNICATION SYSTEMS, AIR TRAFFIC CONTROL, WEAPONS

SYSTEMS, DIRECT LIFE-SUPPORT MACHINES, OR ANY OTHER

APPLICATION IN WHICH THE FAILURE OF UtilKit DLUL Meter Free COULD

LEAD DIRECTLY TO DEATH, PERSONAL INJURY, OR SEVERE PHYSICAL

OR PROPERTY DAMAGE (COLLECTIVELY, "HIGH RISK ACTIVITIES").

UtilKit Inc,  EXPRESSLY DISCLAIM ANY EXPRESS OR IMPLIED

WARRANTY OF FITNESS FOR HIGH RISK ACTIVITIES.

SEVERABILITY

In the event of invalidity of any provision of this license,

the parties agree that such invalidity shall not affect the

validity of the remaining portions of this license.

ENTIRE AGREEMENT

This is the entire agreement between you, UtilKit Inc, , which

supersedes any prior agreement or understanding, whether written or oral,

relating to the subject matter of this license.